Джани Родари
Крадецът на „Н“-та

Превод от италиански: Валери Петров, 1995

chitanka.info

Някои дирят причината

за станалата беда

в камион, който бил претоварен

и в придошлата вода,

но аз зная, че мостът се смачка,

сякаш беше от крехък картон,

защото го бяха излели

от евтин „стомаХобетон“.

Трябваше да е „СтомаНо-“

бетонът във него излят,

както изобщо мостовете

се правят по целия свят,

но строителят, за да натъпче

своя бездънен стомах,

смени „Н“-то със „X“, от което

мостът руХна във облак от праХ.

Защото стомаХобетонът,

ако нямате нищо против,

на опъване, натиск, усукване

е решително неиздръжлив.

Но това си остана потулено

и на практика тъй стана тя,

че оказа се мостът в реката,

а измамникът забогатя.

Сега има две „Алфа-Ромео“,

три вили, богат гардероб,

и всичките крадени „Н“-та

му дрънкат в широкия джоб.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.